From edea34ce972de2348ff3375e31e9b87ff5361a05 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: prot
Date: Sun, 25 Apr 2004 02:40:14 +0000
Subject: Ok, ça marche, il manque :

- Images de pwn à refaire
- Mise en page du début à fignoler

---
 2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to '2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex')

diff --git a/2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex b/2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex
index c475d08..409895a 100644
--- a/2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex
+++ b/2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex
@@ -196,7 +196,7 @@ CS prend la sortie du d
 \begin{figure}[htbp]
 \caption{Conversion des signaux de contr�le de bus}
 \begin{center}
-\includegraphics[width=1\textwidth,angle=90]{images/timespec.pdf}
+\includegraphics[width=1\textwidth,angle=90]{images/pdf/timespec.pdf}
 \end{center}
 \label{convbus}
 \end{figure}
-- 
cgit v1.2.3

