From 40ed265bf52599f2ed95ce1fd4e1058d0a9e8faa Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: galmes
Date: Sun, 18 Apr 2004 18:22:50 +0000
Subject: rapport : ajout de listings (interrupt.vhd) interrupt : ajout de doc.

---
 2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex | 24 +++++++++++++++++++++++-
 1 file changed, 23 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to '2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex')

diff --git a/2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex b/2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex
index ad37d49..78bf6ec 100644
--- a/2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex
+++ b/2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex
@@ -135,12 +135,29 @@ Cf sch
 \section{Listing des modules vhdl}
 
 \subsection{nono\_const.vhd}
-
+\label{sec:nono_const}
+\lstinputlisting{../../src/packages/nono_const.vhd}
+\pagebreak
 
 \subsection{isa\_const.vhd}
+\label{sec:isa_const}
+\lstinputlisting{../../src/packages/isa_const.vhd}
+\pagebreak
 
 \subsection{pwm\_const.vhd}
+\label{sec:pwm_const}
+\lstinputlisting{../../src/packages/pwm_const.vhd}
+\pagebreak
 
+\subsection{or3.vhd}
+\label{sec:or3}
+\lstinputlisting{../../src/or/or3.vhd}
+\pagebreak
+
+\subsection{or8.vhd}
+\label{sec:or8}
+\lstinputlisting{../../src/or/or8.vhd}
+\pagebreak
 
 \subsection{reg\_rw.vhd}
 \label{sec:reg_rw}
@@ -167,6 +184,11 @@ Cf sch
 \lstinputlisting{../../src/gpio/gpio_it_detect_down.vhd}
 \pagebreak
 
+\subsection{interrupt.vhd}
+\label{sec:interrupt}
+\lstinputlisting{../../src/interrupt/interrupt.vhd}
+\pagebreak
+
 \subsection{gpio.vhd}
 \label{sec:gpio}
 \lstinputlisting{../../src/gpio/gpio.vhd}
-- 
cgit v1.2.3

