From 3911b89554951ad8d5017856d537075cb3b36734 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: galmes
Date: Mon, 5 Apr 2004 07:09:14 +0000
Subject: Global : correction d'erreurs. ovcam : Des images ont été modifiées,
 mais je ne comprend pas pourquoi...

---
 2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to '2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex')

diff --git a/2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex b/2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex
index 51bcd32..07ccccb 100644
--- a/2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex
+++ b/2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex
@@ -85,7 +85,7 @@ Cf sch
 \input{./interrupt/interrupt.tex}
 \pagebreak
 
-\section{Le bloc d'entr�es sorties}
+\section{Le bloc d'entr�es / sorties}
 \input{./gpio/gpio.tex}
 \pagebreak
 
@@ -97,7 +97,7 @@ Cf sch
 %\input{./servo/servo.tex}
 \pagebreak
 
-\section{Les sorties PWM}
+\section{Le bloc PWM}
 \input{./pwm/pwm.tex}
 \pagebreak
 
-- 
cgit v1.2.3

